% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = sl_SI
% do-vimlatex-onwrite
\documentclass[]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage{xurl} % da breaka url
\usepackage[a4paper, total={7in, 10in}]{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hologo}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{calculator}
\usepackage{pgfplots}
\usepackage[inline]{enumitem}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{tabularcalc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{float}
\usepackage{tasks}
\usepackage{filecontents}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{tkz-euclide}
\usepackage{dirtytalk}
\usepackage{csquotes}
\usepackage{listings}
\usepackage{datetime} % [ddMMyyyy]
\usepackage{ccicons}
\usepackage{chemformula}
\usepackage{gensymb}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage[slovene]{babel}
\usepackage{cancel}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{exsheets}
\usepackage{harpoon}
\usepackage{readarray}
\usepackage{forloop}
\usepackage[nomessages]{fp}
\usepackage{multirow}
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{dokument.bib}
\newcolumntype{Y}{>{\centering\arraybackslash}X}
% \usepackage{multienum} % weird with labels
\usetikzlibrary{calc} %% not really needed............. idk.
%\usetikzlibrary{external}
% \usetkzobj{all} % tkz-euclide > 3.02 tega ne potrebuje več (:
%\tikzexternalize
\sisetup{output-decimal-marker = {,}, quotient-mode=fraction,per-mode=fraction} % per-mode=symbol
\newcommand\ddfrac[2]{\frac{\displaystyle #1}{\displaystyle #2}}
\newcommand{\functionSamples}{100} % fix to fancier value upon release, keep low during development
\newcommand{\razhroscevanje}{0}
\newcommand{\zakljucek}{0}
\definecolor{codegreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{codered}{rgb}{1,0,0}
\definecolor{codegray}{rgb}{0.5,0.5,0.5}
\definecolor{codepurple}{rgb}{0.58,0,0.82}
\definecolor{backcolour}{rgb}{0.95,0.95,0.92}
\renewcommand{\dateseparator}{. }
\settimeformat{hhmmsstime}
\lstdefinestyle{mystyle}{
	backgroundcolor=\color{backcolour},   
	commentstyle=\color{codegreen},
	keywordstyle=\color{magenta},
	numberstyle=\tiny\color{codegray},
	stringstyle=\color{codepurple},
	basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
	breakatwhitespace=false,         
	breaklines=true,                 
	captionpos=b,                    
	keepspaces=true,                 
	numbers=left,                    
	numbersep=5pt,                  
	showspaces=false,                
	showstringspaces=false,
	showtabs=false,                  
	tabsize=2
}
\lstset{style=mystyle}
\def\@maketitle{%
	\newpage
	\null
	\vskip 2em%
	\begin{center}%
		\let \footnote \thanks
		{\LARGE \@title \par}%
		\vskip 1.5em%
		{\large
			\lineskip .5em%
			\begin{tabular}[t]{c}% <------
				\@author%            <------ Authors
			\end{tabular}\par}%    <------
		\vskip 1em%
		{\large \@date}%
	\end{center}%
	\par
	\vskip 1.5em}
%opening
\newcommand{\snovdn}{Potisna sila vodne rakete }
\newcommand{\predmdn}{fiz}
\newcommand{\predmkaj}{naloga}
\newcommand{\stevilkadn}{porocilo}
\newcommand{\cm}[1]{\SI{#1}{\centi\meter}}
\newcommand{\kmh}[1]{\SI{#1}{\kilo\meter\per\hour}}
\makeatletter
\newcommand{\xslalph}[1]{\expandafter\@xslalph\csname c@#1\endcsname}
\newcommand{\@xslalph}[1]{%
	\ifcase#1\or a\or b\or c\or \v{c}\or d\or e\or f\or g\or h\or i%
	\or j\or k\or l\or m\or n\or o\or p\or r\or s\or \v{s}%
	\or t\or u\or v\or z\or \v{z}
	\else\@ctrerr\fi%
}
\AddEnumerateCounter{\xslalph}{\@xslalph}{m}
\makeatother
\newcommand\gauss[2]{1/(#2*sqrt(2*pi))*exp(-((x-#1)^2)/(2*#2^2))} % Gauss function, parameters mu and sigma
\newcommand*\textfrac[2]{
	\frac{\text{#1}}{\text{#2}}
}
\NewTasks[counter-format=\xslalph*),label-format=\bfseries]{primerTasks}(3)
\newcommand\vektor{\overrightarrow}
\newcommand{\iic}{I\textsuperscript{2}C }
\title{%
	\snovdn (tema 18) --- Poročilo o opravljeni meritvi
	\\
	\large Projektno delo pri fiziki, Gimnazija Bežigrad}
\author{Anton Luka Šijanec}
%\author{\begin{tabular}{rl}
%		\textbf{Profesor:} & prof. Peter Gabrovec \\
%		\textbf{Avtor:} & Anton Luka Šijanec, 2. a
%		\textbf{Avtor:} & Anton Luka Šijanec \\ & Member 2 \\ & Member 3
%\end{tabular}}
\newcommand\hcancel[2][black]{\setbox0=\hbox{$0#2$}%
\rlap{\raisebox{.45\ht0}{\textcolor{#1}{\rule{\wd0}{1pt}}}}#2} 
\everymath{\displaystyle} % https://tex.stackexchange.com/a/32847/212260
\begin{document}
\maketitle
%\begin{abstract}
%Ta dokument opisuje poročilo o opravljeni meritvi za projektno nalogo \textit{Potisna sila vodne rakete}.
%\end{abstract}
\paragraph{Navodilo naloge} Izmeri potisno silo vode, ki izteka iz vodne rakete, ki je fiksno vpeta. Med poskusom meri tudi višino vode v plastenki in izmerjene vrednosti primerjaj s teoretično napovedjo.
% \tableofcontents
%	\item \href{https://pixabay.com/users/guilhermeaudibernardo-6192360/}{Guilherme Audi Bernardo}. \textit{\href{https://pixabay.com/photos/load-cell-weighing-technology-2652902/}{Load cell}}. \ccPublicDomain\ Javna last
\section{Opis cilja naloge}
V svojem projektu Potisna sila vodne rakete merim potisno silo oziroma potisk vode, ki izteka iz vodne rakete in s
tem raketo potiska navzgor. Z videoanalizo podatkov o višini gladine vode izračunam tudi trenutni pritisk v plastenki.
Teoretične vrednosti primerjam z dejanskimi izmerjenimi in povem, kaj vpliva na lastnosti leta.
\section{Opis merilnega postopka}
Plastenko sem pritrdil na merilno rampo tako, da je v začetni legi stala na pritrjenem nosilcu. Tik nad raketo je bil postavljen merilnik sile.

\begin{multicols}{2}
	\begin{figure}[H]
		\centering
		\includegraphics[height=9cm]{../predstavitev/totem.jpg}
		\caption{Slika rampe od spredaj}
	\end{figure}
	\begin{figure}[H]
		\centering
		\includegraphics[height=9cm]{odstrani-conv.jpg}
		\caption{Slika rampe od strani}
	\end{figure}
\end{multicols}
\section{Količine, ki so morale ostati konstantne}
Konstantno \textbf{maso plastenke} sem dosegel tako, da na petdesetgramsko raketo nisem dodajal stvari. \textbf{Kot izstrelitve} je bil ohranjen tako, da sta bila na navzgor obrnjenem delu plastenke prilepljena plastična vodnika. Od kompresorja je bilo ventilček odklopiti v kratkem času, da se \textbf{začetni tlak} ni spremenil zaradi uhajanja zraka.
\section{Opravljene meritve}
Obdelane tabele vseh meritev so kot preglednice dostopne v priloženi ZIP datoteki\footnote{\url{https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2/src/branch/master/fiz/naloga/podatki-obdelani}}. Prikazana je zgolj tabela za tri meritve pri začetnem tlaku \SI{40}{\kilo\pascal} in začetnem volumnu \SI{0,6}{\liter}.

\begin{center}
\begin{tabular}{ |c|c c|c c|c c|c c|c c| }
	\hline
	$t[\SI{}{\second}]$ & 1. $F[\SI{}{\newton}]$ & 1. $V[\SI{}{\liter}]$ & 2. $F[\SI{}{\newton}]$ & 2. $V[\SI{}{\liter}]$ & 3. $F[\SI{}{\newton}]$ & 3. $V[\SI{}{\liter}]$ & $\overline{F}[\SI{}{\newton}]$ & $\overline{V}[\SI{}{\liter}]$ & $\Delta F[\SI{}{\newton}]$ & $\Delta V[\SI{}{\liter}]$ \\
	\hline
	0 & 8,19 & 0,65 & 8,35 & 0,41 & 6,61 & 0,42 & 7,72 & 0,49 & 0,6 & 0,1 \\
	91 & 17,00 & 0,59 & 16,48 & 0,34 & 15,70 & 0,38 & 16,39 & 0,45 & 0,6 & 0,1 \\
	182 & 16,54 & 0,50 & 13,46 & 0,27 & 14,00 & 0,31 & 16,67 & 0,36 & 2,7 & 0,1 \\
	273 & 12,65 & 0,44 & 9,99 & 0,21 & 9,66 & 0,21 & 10,77 & 0,29 & 0,8 & 0,1 \\
	364 & 10,63 & 0,43 & 7,68 & 0,17 & 7,49 & 0,18 & 8,60 & 0,26 & 1,1 & 0,2 \\
	455 & 8,62 & 0,36 & 6,04 & 0,12 & 4,51 & 0,00 & 6,39 & 0,16 & 1,9 & 0,2 \\
	545 & 7,07 & 0,28 & 3,93 & 0,00 & 3,63 & 0,00 & 4,88 & 0,09 & 1,3 & 0,1 \\
	636 & 6,04 & 0,24 & 3,34 & 0,00 & 3,14 & 0,00 & 4,17 & 0,08 & 1,0 & 0,1 \\
	727 & 5,11 & 0,19 & 2,94 & 0,00 & 2,75 & 0,00 & 3,60 & 0,06 & 1,5 & 0,1 \\
	818 & 4,15 & 0,12 & 2,65 & 0,00 & 2,45 & 0,00 & 3,08 & 0,04 & 1,1 & 0,0 \\
	909 & 2,75 & 0,00 & 2,15 & 0,00 & 2,26 & 0,00 & 2,39 & 0,00 & 0,2 & 0,0 \\
	999 & 2,06 & 0,00 & 0,88 & 0,00 & 1,47 & 0,00 & 1,47 & 0,00 & 0,6 & 0,0 \\
	1090 & 0,97 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,32 & 0,00 & 0,3 & 0,0 \\
	\hline
\end{tabular}
\end{center}
\section{Napake meritev}
Povprečna napaka meritve sile potiska je bila \SI{1,1}{\newton}. Povprečna napaka meritve volumna je bila \SI{0,1}{\liter}.
\section{Graf meritev}
Več grafov je dostopnih v stari različici predstavitve\footnote{\url{https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2/raw/branch/master/fiz/naloga/predstavitev/dokument.pdf}}. Prikazan je zgolj graf za tri meritve pri začetnem tlaku \SI{40}{\kilo\pascal} in začetnem volumnu \SI{0,6}{\liter}.

\begin{tikzpicture}
	\begin{axis}[xlabel=čas v milisekundah, ylabel=sila potiska v njutnih, width=\textwidth, height=8cm, use comma, ymajorgrids=true, xmajorgrids=true, grid style=dashed]
		\addplot[only marks, black] gnuplot [raw gnuplot] {
			set datafile missing '0.000000';
			set datafile separator ",";
			plot "../podatki-obdelani/05311917-0.6L-4bar.csv" using 1:4;
		};
		\addplot[only marks, red] gnuplot [raw gnuplot] {
			set datafile missing '0.000000';
			set datafile separator ",";
			plot "../podatki-obdelani/05311932-0.6L-4bar.csv" using 1:4;
		};
		\addplot[only marks, green] gnuplot [raw gnuplot] {
			set datafile missing '0.000000';
			set datafile separator ",";
			plot "../podatki-obdelani/05312153-0.6L-4bar.csv" using 1:4;
		};
	\end{axis}
\end{tikzpicture}
\section{Teoretično ozadje}
Količine imajo standardne oznake iz učbenika.
\begin{multicols}{2}
	$$F=p2r^2\pi \wedge F=\frac{p_0}{\frac{\SI{1}{\liter}-V}{\SI{1}{\liter}-V_0}} \rightarrow $$ ????????????????????????????

	faking fizika v namenu sem mel narest letnik in pol to

	? ? ? ? ? ?? ???? ?? ???? ??? ?
\end{multicols}
% viri in literatura
\nocite{*}
\printbibliography
\if\zakljucek1
\section{Zaključek}
Ta dokument je informativne narave in se lahko še spreminja. Najnovejša različica, torej PDFji in
\hologo{LaTeX}\footnote{Za izdelavo dokumenta potrebujete \texttt{TeXLive 2021}.}
izvorna koda, zgodovina sprememb in prejšnje različice, je na voljo v mojem šolskem Git repozitoriju na
\url{https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2} v mapi 
\href{https://git.sijanec/sola-gimb-2/src/branch/master/\predmdn/\predmkaj/\stevilkadn/}{/\predmdn/\predmkaj/\stevilkadn/}. Povezava za ogled zadnje različice tega dokumenta v PDF obliki je \url{http://razor.arnes.si/~asija3/files/sola/gimb/2/\predmdn/\predmkaj/\stevilkadn/dokument.pdf} in/ali \url{https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2/raw/branch/master/\predmdn/\predmkaj/\stevilkadn/dokument.pdf}.
\fi
\if\razhroscevanje1
\vfill
\section*{Razhroščevalne informacije}
Te informacije so generirane, ker je omogočeno razhroščevanje. Pred objavo dokumenta izklopite razhroščevanje. To naredite tako, da nastavite ukaz \texttt{razhroscevanje} na 0 v začetku dokumenta.

Grafi imajo natančnost \functionSamples\space točk na graf.

Konec generiranja dokumenta: \today\ ob \currenttime\footnote{To ne nakazuje dejanskega časa, ko je bil dokument napisan, temveč čas, ko je bi dokument generiran v PDF/DVI obliko. Isto velja za datum v glavi dokumenta. Če berete direktno iz LaTeX datoteke, bo to vedno današnji datum.}%\input|"date -Ins"

Dokument se je generiral R0qK1KR2 \SI{}{\second}.
\fi
%	\item $$$$ aaasecgeninsaaa R0qK1KR2
\end{document}
